; Step4.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "Step4"
DESCRIPTION  'Step4 Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  LIBRARYID    @1
  LIBRARYENTRY @2
  CALLBACKPROCCURSOR    @12
  CALLBACKPROCPLACEMENT @13